-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.317046334979
cusum  =  0.0784051489663
eta  =  0.600282240694
hl_amp_ratio  =  0.483838407435
kurtosis  =  -0.940055976169
n_points  =  366
period  =  0.601035856553
period_SNR  =  45.7576801828
period_log10FAP  =  -47.8334306032
period_uncertainty  =  9.85175504941e-05
phase_cusum  =  0.23908778777
phase_eta  =  0.34271765483
phi21  =  -2.25120613001
phi31  =  -1.01145042765
quartile31  =  0.47
r21  =  0.399247719616
r31  =  0.186714656176
shapiro_w  =  0.916983187199
skewness  =  -0.53233621486
slope_per10  =  -0.0989298371601
slope_per90  =  0.162250001449
stetson_k  =  0.804153323502
weighted_mean  =  13.4706221002
weighted_std  =  0.289038664392
