-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.362992993648
cusum  =  0.164724166004
eta  =  0.529627141668
hl_amp_ratio  =  0.382027757968
kurtosis  =  -0.943475032608
n_points  =  310
period  =  0.591725565584
period_SNR  =  38.3424894999
period_log10FAP  =  -40.23411547
period_uncertainty  =  7.79663450632e-05
phase_cusum  =  0.243587525602
phase_eta  =  0.164898874653
phi21  =  4.09012333202
phi31  =  5.14581782762
quartile31  =  0.575
r21  =  0.51330744698
r31  =  0.305930567796
shapiro_w  =  0.882017076015
skewness  =  -0.669110196238
slope_per10  =  -0.116187096965
slope_per90  =  0.258499989286
stetson_k  =  0.736374133197
weighted_mean  =  14.5230090288
weighted_std  =  0.368200976015
