-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.354455436279
cusum  =  0.14299216053
eta  =  0.64282696193
hl_amp_ratio  =  0.623019147884
kurtosis  =  -0.835198460752
n_points  =  347
period  =  0.568044579848
period_SNR  =  41.6931602265
period_log10FAP  =  -41.4197469801
period_uncertainty  =  9.00000940389e-05
phase_cusum  =  0.341554453828
phase_eta  =  0.477288248186
phi21  =  -2.47826713428
phi31  =  -4.45536804834
quartile31  =  0.52
r21  =  0.463552764416
r31  =  0.331449473857
shapiro_w  =  0.960017383099
skewness  =  -0.37312430118
slope_per10  =  -0.0587955294481
slope_per90  =  0.0758952381355
stetson_k  =  0.78123736801
weighted_mean  =  17.9283665308
weighted_std  =  0.325560381114
