-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.36722945702
cusum  =  0.171973579102
eta  =  0.535381372359
hl_amp_ratio  =  0.319740549928
kurtosis  =  -0.604574898326
n_points  =  360
period  =  0.545725419517
period_SNR  =  44.9152774355
period_log10FAP  =  -46.9749562625
period_uncertainty  =  8.188665616e-05
phase_cusum  =  0.253570479851
phase_eta  =  0.0917225539319
phi21  =  -2.25569659181
phi31  =  -1.17533586906
quartile31  =  0.5
r21  =  0.509176913377
r31  =  0.332355917674
shapiro_w  =  0.885997474194
skewness  =  -0.804573963691
slope_per10  =  -0.127907582913
slope_per90  =  0.342640878922
stetson_k  =  0.737665989157
weighted_mean  =  13.3772340426
weighted_std  =  0.32863506568
