-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.200263192235
cusum  =  0.112428135388
eta  =  0.566927115525
hl_amp_ratio  =  0.459023351024
kurtosis  =  -0.674016314687
n_points  =  432
period  =  0.592246646676
period_SNR  =  55.0216654295
period_log10FAP  =  -63.6819107277
period_uncertainty  =  9.34614727995e-05
phase_cusum  =  0.226237166778
phase_eta  =  0.150624627465
phi21  =  0.781497266798
phi31  =  2.02395460586
quartile31  =  0.25
r21  =  0.397628293079
r31  =  0.243755104278
shapiro_w  =  0.924440920353
skewness  =  -0.641160999687
slope_per10  =  -0.128404790492
slope_per90  =  0.175785477421
stetson_k  =  0.806829890373
weighted_mean  =  13.2115873016
weighted_std  =  0.164704467986
