-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.27


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.381447725442
cusum  =  0.2562146071
eta  =  0.380638536688
hl_amp_ratio  =  0.454562822324
kurtosis  =  -0.10761583404
n_points  =  72
period  =  1.10575610117
period_SNR  =  9.85651884007
period_log10FAP  =  -6.01991749814
period_uncertainty  =  0.000265710961196
phase_cusum  =  0.229512039934
phase_eta  =  0.276416343194
phi21  =  -1.57867501351
phi31  =  -3.64371225525
quartile31  =  0.3275
r21  =  0.267178901839
r31  =  0.180092252195
shapiro_w  =  0.907502889633
skewness  =  -0.824470555109
slope_per10  =  -0.562527978991
slope_per90  =  0.73567554436
stetson_k  =  0.726069151465
weighted_mean  =  14.6111684783
weighted_std  =  0.252504829669
