-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.374166041937
cusum  =  0.114226505633
eta  =  0.524092496471
hl_amp_ratio  =  0.317706234892
kurtosis  =  -0.579516814204
n_points  =  293
period  =  0.455940481489
period_SNR  =  38.875839666
period_log10FAP  =  -41.4047927368
period_uncertainty  =  5.84449172796e-05
phase_cusum  =  0.21412441453
phase_eta  =  0.120861672072
phi21  =  3.74375377777
phi31  =  4.46259356843
quartile31  =  0.5
r21  =  0.496109232336
r31  =  0.257121075164
shapiro_w  =  0.875242233276
skewness  =  -0.820136507365
slope_per10  =  -0.152165116682
slope_per90  =  0.247304656158
stetson_k  =  0.744550897312
weighted_mean  =  13.7658094772
weighted_std  =  0.311603493055
