-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.248736383914
cusum  =  0.174640401185
eta  =  0.589205649727
hl_amp_ratio  =  0.668923119082
kurtosis  =  -1.04009939171
n_points  =  326
period  =  0.411420902797
period_SNR  =  30.8851596959
period_log10FAP  =  -24.2420169193
period_uncertainty  =  7.7494992745e-05
phase_cusum  =  0.240340546368
phase_eta  =  0.439189815102
phi21  =  -2.47980234605
phi31  =  -4.09151801805
quartile31  =  0.5175
r21  =  0.957040996187
r31  =  0.13905683727
shapiro_w  =  0.947938501835
skewness  =  -0.129459992388
slope_per10  =  -0.0858328660434
slope_per90  =  0.103851889608
stetson_k  =  0.810243673312
weighted_mean  =  13.712183908
weighted_std  =  0.281235113482
