-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.382353589576
cusum  =  0.152999845881
eta  =  0.390285760836
hl_amp_ratio  =  0.470351871285
kurtosis  =  -1.02411449213
n_points  =  236
period  =  0.497589084106
period_SNR  =  30.9681974351
period_log10FAP  =  -29.3230128431
period_uncertainty  =  6.9468516979e-05
phase_cusum  =  0.264623406727
phase_eta  =  0.0819160472098
phi21  =  -2.34346382923
phi31  =  -4.35801304149
quartile31  =  0.6025
r21  =  0.505454632156
r31  =  0.378004781689
shapiro_w  =  0.891396701336
skewness  =  -0.595256891459
slope_per10  =  -0.0929123229984
slope_per90  =  0.435258749579
stetson_k  =  0.801819310128
weighted_mean  =  13.8608399139
weighted_std  =  0.338389536364
