-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.374367843024
cusum  =  0.128570474455
eta  =  0.62287585431
hl_amp_ratio  =  0.291572960698
kurtosis  =  0.0791355388743
n_points  =  285
period  =  0.48922624741
period_SNR  =  39.7529712003
period_log10FAP  =  -33.0665917544
period_uncertainty  =  6.84883884834e-05
phase_cusum  =  0.247249158009
phase_eta  =  0.481139157327
phi21  =  -2.33821387611
phi31  =  -4.56426251892
quartile31  =  0.42
r21  =  0.38688270298
r31  =  0.268624518163
shapiro_w  =  0.865073025227
skewness  =  -1.03290638546
slope_per10  =  -0.13828757804
slope_per90  =  0.152234284207
stetson_k  =  0.691076485981
weighted_mean  =  14.871447985
weighted_std  =  0.333061932167
