-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.391436713241
cusum  =  0.0919842341364
eta  =  0.595879716524
hl_amp_ratio  =  0.266235514878
kurtosis  =  -0.53412988061
n_points  =  312
period  =  0.479227180642
period_SNR  =  39.7657515787
period_log10FAP  =  -41.3127252342
period_uncertainty  =  6.27523555063e-05
phase_cusum  =  0.271398698286
phase_eta  =  0.128424871723
phi21  =  -2.44759548136
phi31  =  -1.38699513528
quartile31  =  0.51
r21  =  0.450865048304
r31  =  0.286547332658
shapiro_w  =  0.882588744164
skewness  =  -0.831690522011
slope_per10  =  -0.101123738868
slope_per90  =  0.0897987538374
stetson_k  =  0.693482646997
weighted_mean  =  16.6828778384
weighted_std  =  0.331722305335
