-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.26


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0200133085709
cusum  =  0.261479073104
eta  =  0.860687804539
hl_amp_ratio  =  1.11105059915
kurtosis  =  0.618342949465
n_points  =  267
period  =  0.308365623192
period_SNR  =  16.533120892
period_log10FAP  =  -9.78818568675
period_uncertainty  =  2.68611171985e-05
phase_cusum  =  0.17834247576
phase_eta  =  1.4953610685
phi21  =  -3.97555804425
phi31  =  -4.18579112155
quartile31  =  0.03
r21  =  0.230858987802
r31  =  0.336042812225
shapiro_w  =  0.974721848965
skewness  =  -0.309432870846
slope_per10  =  -0.173098977316
slope_per90  =  0.17881624567
stetson_k  =  0.760780554835
weighted_mean  =  13.83001875
weighted_std  =  0.0248080057328
