-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.63


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.191016725808
cusum  =  0.130390746307
eta  =  0.762215965429
hl_amp_ratio  =  1.4887494405
kurtosis  =  -1.42634731371
n_points  =  278
period  =  0.289899315082
period_SNR  =  53.7977822276
period_log10FAP  =  -46.2051802733
period_uncertainty  =  2.88600615187e-05
phase_cusum  =  0.307004319939
phase_eta  =  0.209487417579
phi21  =  -4.3581455017
phi31  =  -6.10482394061
quartile31  =  0.29
r21  =  0.177210879169
r31  =  0.0800387992931
shapiro_w  =  0.920727193356
skewness  =  0.13585873359
slope_per10  =  -0.105170960687
slope_per90  =  0.0857694898412
stetson_k  =  0.875989817059
weighted_mean  =  15.3324710639
weighted_std  =  0.145726779793
