-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.397030784705
cusum  =  0.199619104452
eta  =  0.965713317448
hl_amp_ratio  =  0.46593590573
kurtosis  =  0.90280042026
n_points  =  74
period  =  0.500419119678
period_SNR  =  10.6368047278
period_log10FAP  =  -5.06553624598
period_uncertainty  =  5.44200016961e-05
phase_cusum  =  0.30676874651
phase_eta  =  0.725353129148
phi21  =  0.607236318221
phi31  =  3.44123527891
quartile31  =  0.5175
r21  =  0.46150273551
r31  =  0.21982200124
shapiro_w  =  0.921559870243
skewness  =  0.0502992589595
slope_per10  =  -0.152323225798
slope_per90  =  0.214433339424
stetson_k  =  0.731686932447
weighted_mean  =  13.8556791355
weighted_std  =  0.363889307645
