-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.15852506028
cusum  =  0.140882831608
eta  =  0.835614076791
hl_amp_ratio  =  1.17570286395
kurtosis  =  -0.862874331478
n_points  =  324
period  =  0.31100328846
period_SNR  =  50.3051174148
period_log10FAP  =  -47.8928330015
period_uncertainty  =  3.23714480428e-05
phase_cusum  =  0.235652364992
phase_eta  =  0.468630561978
phi21  =  1.42847504007
phi31  =  0.421129993945
quartile31  =  0.22
r21  =  0.129440081246
r31  =  0.0643635755256
shapiro_w  =  0.980727434158
skewness  =  0.0931117494391
slope_per10  =  -0.0897782940568
slope_per90  =  0.0521666787672
stetson_k  =  0.853184510121
weighted_mean  =  17.2359192256
weighted_std  =  0.12915842065
