-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.200263585828
cusum  =  0.0987033103776
eta  =  0.54053400141
hl_amp_ratio  =  0.902311087011
kurtosis  =  -1.64354352504
n_points  =  370
period  =  0.293693330821
period_SNR  =  56.3770401887
period_log10FAP  =  -66.2600322361
period_uncertainty  =  2.40574486167e-05
phase_cusum  =  0.320965779022
phase_eta  =  0.190561212102
phi21  =  2.07739410444
phi31  =  3.19452666274
quartile31  =  0.34
r21  =  0.13546302885
r31  =  0.0532247784489
shapiro_w  =  0.866286814213
skewness  =  -0.0663511974633
slope_per10  =  -0.101011344101
slope_per90  =  0.0904066541653
stetson_k  =  0.924152705442
weighted_mean  =  14.8686835457
weighted_std  =  0.159058739948
