-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.48


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.23367348734
cusum  =  0.165759690757
eta  =  0.504510285312
hl_amp_ratio  =  0.579634173747
kurtosis  =  -0.652926239952
n_points  =  198
period  =  0.612279451012
period_SNR  =  26.8677057372
period_log10FAP  =  -25.208128853
period_uncertainty  =  0.00010222376576
phase_cusum  =  0.242086701766
phase_eta  =  0.251324450165
phi21  =  1.28604806195
phi31  =  2.24914034481
quartile31  =  0.3175
r21  =  0.258408173939
r31  =  0.217214155212
shapiro_w  =  0.914381623268
skewness  =  -0.657265453107
slope_per10  =  -0.240624862613
slope_per90  =  0.46641806958
stetson_k  =  0.800656087057
weighted_mean  =  15.9635121786
weighted_std  =  0.201577436678
