-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.167336427799
cusum  =  0.105126261158
eta  =  0.597513684707
hl_amp_ratio  =  1.70584292352
kurtosis  =  -1.4859444049
n_points  =  298
period  =  0.382569785571
period_SNR  =  45.5919608838
period_log10FAP  =  -42.1918027405
period_uncertainty  =  6.68360930322e-05
phase_cusum  =  0.259009993126
phase_eta  =  0.508494384166
phi21  =  2.63515299561
phi31  =  2.3660346752
quartile31  =  0.27
r21  =  0.107912357937
r31  =  0.0877438673041
shapiro_w  =  0.905912041664
skewness  =  0.158690787493
slope_per10  =  -0.0982521270706
slope_per90  =  0.125059606342
stetson_k  =  0.891082761994
weighted_mean  =  14.0604119027
weighted_std  =  0.14151832146
