-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.275366190485
cusum  =  0.145942631274
eta  =  0.818019249222
hl_amp_ratio  =  0.7071755064
kurtosis  =  -0.728285094592
n_points  =  319
period  =  0.560834270788
period_SNR  =  38.6812796253
period_log10FAP  =  -37.5758589569
period_uncertainty  =  8.77180749436e-05
phase_cusum  =  0.250341151012
phase_eta  =  0.634575747273
phi21  =  0.860701743705
phi31  =  1.80007989772
quartile31  =  0.42
r21  =  0.163784106847
r31  =  0.161417899892
shapiro_w  =  0.980446219444
skewness  =  -0.15105217549
slope_per10  =  -0.0624391492945
slope_per90  =  0.0516865620839
stetson_k  =  0.808660181391
weighted_mean  =  17.9485505094
weighted_std  =  0.254133492108
