-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.199184633098
cusum  =  0.121861377689
eta  =  0.550540219928
hl_amp_ratio  =  1.30800991884
kurtosis  =  -1.45416579476
n_points  =  260
period  =  0.285332262717
period_SNR  =  41.2669141746
period_log10FAP  =  -44.7923454419
period_uncertainty  =  2.3169865895e-05
phase_cusum  =  0.258572899106
phase_eta  =  0.109528626338
phi21  =  2.00028912518
phi31  =  2.93328547875
quartile31  =  0.28
r21  =  0.179292265163
r31  =  0.113641361981
shapiro_w  =  0.906523287296
skewness  =  0.188618953403
slope_per10  =  -0.121217123832
slope_per90  =  0.136633010568
stetson_k  =  0.884366236001
weighted_mean  =  13.5888929546
weighted_std  =  0.143725922717
