-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.51


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.385560096267
cusum  =  0.120007276121
eta  =  0.536138437644
hl_amp_ratio  =  0.511002395964
kurtosis  =  -1.10710263885
n_points  =  366
period  =  0.310542669323
period_SNR  =  38.1444165669
period_log10FAP  =  -40.5342727992
period_uncertainty  =  2.68970578887e-05
phase_cusum  =  0.283472742026
phase_eta  =  0.595423156051
phi21  =  -2.22380121108
phi31  =  -0.268563008587
quartile31  =  0.67
r21  =  0.32868810442
r31  =  0.0819235030659
shapiro_w  =  0.932823896408
skewness  =  -0.387010924157
slope_per10  =  -0.0263927026843
slope_per90  =  0.0303405311575
stetson_k  =  0.789583588134
weighted_mean  =  16.3676987797
weighted_std  =  0.363302922703
