-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.414242434738
cusum  =  0.306856008166
eta  =  2.64854515075
hl_amp_ratio  =  0.624686774966
kurtosis  =  -1.05221895992
n_points  =  9
period  =  2.84418775031
period_SNR  =  4.24349703962
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  0.00351134692046
phase_cusum  =  0.366281412378
phase_eta  =  1.77824968316
phi21  =  2.73432094124
phi31  =  2.47886532247
quartile31  =  0.36
r21  =  0.296070884331
r31  =  0.164258236674
shapiro_w  =  0.900899469852
skewness  =  -0.573333883045
slope_per10  =  -3.26588733199
slope_per90  =  2.99261470422
stetson_k  =  0.83022921346
weighted_mean  =  15.5054335972
weighted_std  =  0.263387530861
