-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.305906168643
cusum  =  0.0870652428032
eta  =  0.613741077787
hl_amp_ratio  =  0.536586258387
kurtosis  =  -0.964656843323
n_points  =  355
period  =  0.537515297601
period_SNR  =  49.7659649608
period_log10FAP  =  -46.1707916695
period_uncertainty  =  8.03893439134e-05
phase_cusum  =  0.294483177733
phase_eta  =  0.115718154947
phi21  =  -2.55436562432
phi31  =  -1.20594286312
quartile31  =  0.45
r21  =  0.459074209982
r31  =  0.345665542074
shapiro_w  =  0.927797794342
skewness  =  -0.413923567204
slope_per10  =  -0.178452500904
slope_per90  =  0.136604386993
stetson_k  =  0.829188927513
weighted_mean  =  14.2663520521
weighted_std  =  0.279432930401
