-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.260624498931
cusum  =  0.152225534954
eta  =  0.542359570662
hl_amp_ratio  =  0.322506618589
kurtosis  =  -0.543486652056
n_points  =  368
period  =  0.496197849433
period_SNR  =  39.6373535494
period_log10FAP  =  -41.3579821441
period_uncertainty  =  6.86645990472e-05
phase_cusum  =  0.268505659358
phase_eta  =  0.646250565855
phi21  =  -2.45047541225
phi31  =  -2.75316471437
quartile31  =  0.35
r21  =  0.264311919529
r31  =  0.190295434773
shapiro_w  =  0.90649998188
skewness  =  -0.748479488864
slope_per10  =  -0.0605599208986
slope_per90  =  0.0901731496329
stetson_k  =  0.736335591094
weighted_mean  =  13.9839951817
weighted_std  =  0.225434969248
