-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.45269982015
cusum  =  0.131311595983
eta  =  0.719547252906
hl_amp_ratio  =  0.376978501306
kurtosis  =  -0.671366883322
n_points  =  226
period  =  0.397453665798
period_SNR  =  30.674393261
period_log10FAP  =  -23.6504039471
period_uncertainty  =  8.1803035283e-05
phase_cusum  =  0.259490359136
phase_eta  =  0.533869334308
phi21  =  0.688255852898
phi31  =  1.86145698519
quartile31  =  0.625
r21  =  0.435690272515
r31  =  0.15417040347
shapiro_w  =  0.90388828516
skewness  =  -0.727861896721
slope_per10  =  -0.0572746905709
slope_per90  =  0.0790352457943
stetson_k  =  0.753740881681
weighted_mean  =  12.8829420294
weighted_std  =  0.415753874478
