-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.320192351766
cusum  =  0.128915112441
eta  =  0.518009122616
hl_amp_ratio  =  0.519646634162
kurtosis  =  -0.836175580176
n_points  =  505
period  =  0.530424279508
period_SNR  =  59.5259433935
period_log10FAP  =  -65.8735315692
period_uncertainty  =  7.57922224945e-05
phase_cusum  =  0.272549996995
phase_eta  =  0.285928332791
phi21  =  -2.24211794229
phi31  =  -1.12688923165
quartile31  =  0.45
r21  =  0.428439430236
r31  =  0.332325536947
shapiro_w  =  0.922836720943
skewness  =  -0.548124489216
slope_per10  =  -0.0719125706916
slope_per90  =  0.110039036732
stetson_k  =  0.803599109894
weighted_mean  =  14.3224570159
weighted_std  =  0.286959837269
