-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.416056299688
cusum  =  0.0835225439573
eta  =  0.667276967074
hl_amp_ratio  =  0.222304621069
kurtosis  =  0.0269236957017
n_points  =  377
period  =  0.493229695356
period_SNR  =  49.8759749085
period_log10FAP  =  -43.1271004991
period_uncertainty  =  5.4147513591e-05
phase_cusum  =  0.233205362266
phase_eta  =  0.171354415665
phi21  =  0.670204403611
phi31  =  -1.6681009696
quartile31  =  0.57
r21  =  0.580164115401
r31  =  0.452665264663
shapiro_w  =  0.827589333057
skewness  =  -1.11599628489
slope_per10  =  -0.0852658528377
slope_per90  =  0.171896043297
stetson_k  =  0.676651329406
weighted_mean  =  12.9637375882
weighted_std  =  0.400376560618
