-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.287386184717
cusum  =  0.157720896157
eta  =  0.682250847532
hl_amp_ratio  =  0.397316384395
kurtosis  =  -0.624663530686
n_points  =  203
period  =  0.306710216095
period_SNR  =  17.2269435673
period_log10FAP  =  -10.4292672176
period_uncertainty  =  5.54168731449e-05
phase_cusum  =  0.27976797737
phase_eta  =  1.32847271323
phi21  =  0.880780751629
phi31  =  0.140459573775
quartile31  =  0.485
r21  =  0.226165254342
r31  =  0.157752868911
shapiro_w  =  0.907764732838
skewness  =  -0.735924985715
slope_per10  =  -0.0316602914567
slope_per90  =  0.0307185609475
stetson_k  =  0.689543928735
weighted_mean  =  16.612112121
weighted_std  =  0.351813507229
