-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.184974170609
cusum  =  0.198019977225
eta  =  0.692232767803
hl_amp_ratio  =  1.30649221418
kurtosis  =  -1.14386680497
n_points  =  320
period  =  0.345293303159
period_SNR  =  48.6720447622
period_log10FAP  =  -50.2375433928
period_uncertainty  =  3.32511561797e-05
phase_cusum  =  0.295795074691
phase_eta  =  0.338496190805
phi21  =  -1.40931110659
phi31  =  -0.703405159403
quartile31  =  0.2525
r21  =  0.15664151596
r31  =  0.0460781027065
shapiro_w  =  0.949312984943
skewness  =  0.256457747697
slope_per10  =  -0.0893557010744
slope_per90  =  0.112978505509
stetson_k  =  0.87606898107
weighted_mean  =  16.9747391936
weighted_std  =  0.142916146163
