-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.22336195985
cusum  =  0.0847522923603
eta  =  0.604660817203
hl_amp_ratio  =  0.393678452864
kurtosis  =  -0.531032550857
n_points  =  287
period  =  0.570639815606
period_SNR  =  22.2374325889
period_log10FAP  =  -38.0664500707
period_uncertainty  =  9.23066693528e-05
phase_cusum  =  0.293129435134
phase_eta  =  0.199403973576
phi21  =  0.966008946088
phi31  =  2.4284510052
quartile31  =  0.345
r21  =  0.467325973894
r31  =  0.24372747661
shapiro_w  =  0.929331600666
skewness  =  -0.620188064271
slope_per10  =  -0.140406913458
slope_per90  =  0.342500004917
stetson_k  =  0.769412944972
weighted_mean  =  13.3126876091
weighted_std  =  0.202458110127
