-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.761909910729
cusum  =  0.223117687616
eta  =  0.24845713931
hl_amp_ratio  =  1.00340016187
kurtosis  =  0.0739331102766
n_points  =  84
period  =  0.636945942017
period_SNR  =  8.949736449
period_log10FAP  =  -6.79226574718
period_uncertainty  =  7.80316012554e-05
phase_cusum  =  0.26723225579
phase_eta  =  0.398613492769
phi21  =  -1.73833746291
phi31  =  -1.42082422039
quartile31  =  0.5925
r21  =  0.0113627798474
r31  =  0.169646619881
shapiro_w  =  0.952938139439
skewness  =  -0.40734679149
slope_per10  =  -0.208649998531
slope_per90  =  0.229249992408
stetson_k  =  0.769150491864
weighted_mean  =  11.645952381
weighted_std  =  0.485619680329
