-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.324045796773
cusum  =  0.170235961776
eta  =  0.465658118498
hl_amp_ratio  =  0.565899627728
kurtosis  =  -1.20824018937
n_points  =  86
period  =  8.62491144685
period_SNR  =  10.9699491723
period_log10FAP  =  -8.65693530591
period_uncertainty  =  0.02120197033
phase_cusum  =  0.228048690888
phase_eta  =  0.380369382797
phi21  =  3.94493184987
phi31  =  5.64537295367
quartile31  =  0.4075
r21  =  0.0861247801776
r31  =  0.220760816557
shapiro_w  =  0.904459476471
skewness  =  -0.431147014984
slope_per10  =  -0.499299974181
slope_per90  =  0.756738652605
stetson_k  =  0.8034694629
weighted_mean  =  14.6808597285
weighted_std  =  0.234631092472
