-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.187537132297
cusum  =  0.114145904958
eta  =  0.862265906205
hl_amp_ratio  =  0.914579192421
kurtosis  =  -1.00403482443
n_points  =  226
period  =  0.340107979573
period_SNR  =  45.2547625331
period_log10FAP  =  -36.9550463535
period_uncertainty  =  3.32747605661e-05
phase_cusum  =  0.273221270133
phase_eta  =  0.270199923645
phi21  =  1.7629738276
phi31  =  3.25983619394
quartile31  =  0.25
r21  =  0.107323741899
r31  =  0.095589874297
shapiro_w  =  0.95885014534
skewness  =  0.00779679685903
slope_per10  =  -0.166975796684
slope_per90  =  0.154003385714
stetson_k  =  0.888843678368
weighted_mean  =  13.9331480093
weighted_std  =  0.133505952053
