-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.320934561622
cusum  =  0.0991059578577
eta  =  0.49252829039
hl_amp_ratio  =  0.44448883866
kurtosis  =  0.126915681255
n_points  =  539
period  =  0.502046777394
period_SNR  =  55.4363575974
period_log10FAP  =  -63.170668515
period_uncertainty  =  6.76795343966e-05
phase_cusum  =  0.215753744297
phase_eta  =  0.618444424621
phi21  =  -2.51821609631
phi31  =  -1.97336807655
quartile31  =  0.36
r21  =  0.346772664642
r31  =  0.138243235082
shapiro_w  =  0.925879299641
skewness  =  -0.89375574249
slope_per10  =  -0.041352040932
slope_per90  =  0.0371216579169
stetson_k  =  0.732789104805
weighted_mean  =  12.5132043344
weighted_std  =  0.280054249023
