-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.221500987509
cusum  =  0.090800168854
eta  =  0.53116642631
hl_amp_ratio  =  1.77637171556
kurtosis  =  -1.51776640073
n_points  =  371
period  =  0.312681335213
period_SNR  =  59.0551351338
period_log10FAP  =  -68.4770232595
period_uncertainty  =  2.75529006331e-05
phase_cusum  =  0.2991958842
phase_eta  =  0.0969113289089
phi21  =  1.67498051482
phi31  =  0.0529968082323
quartile31  =  0.33
r21  =  0.153798953472
r31  =  0.0603165976865
shapiro_w  =  0.888066351414
skewness  =  0.224898109793
slope_per10  =  -0.0992333378255
slope_per90  =  0.100237905631
stetson_k  =  0.886486709544
weighted_mean  =  13.6269085952
weighted_std  =  0.164804492581
