-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.354174897435
cusum  =  0.131217383555
eta  =  0.613190789353
hl_amp_ratio  =  0.405947111473
kurtosis  =  -0.756221772112
n_points  =  259
period  =  0.365177654393
period_SNR  =  35.6207328836
period_log10FAP  =  -30.5704407251
period_uncertainty  =  4.55295894027e-05
phase_cusum  =  0.197230226737
phase_eta  =  0.529091896289
phi21  =  0.878319977022
phi31  =  2.01540431155
quartile31  =  0.51
r21  =  0.382853425908
r31  =  0.213993878648
shapiro_w  =  0.924688756466
skewness  =  -0.616695960748
slope_per10  =  -0.0566676572046
slope_per90  =  0.0767097450793
stetson_k  =  0.760706442833
weighted_mean  =  13.6940097435
weighted_std  =  0.319868515271
