-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.18478387166
cusum  =  0.126586605272
eta  =  0.676346083412
hl_amp_ratio  =  1.03998710337
kurtosis  =  -0.0662580639106
n_points  =  374
period  =  0.345649303112
period_SNR  =  40.7308283591
period_log10FAP  =  -39.6964923456
period_uncertainty  =  3.35660062773e-05
phase_cusum  =  0.197373805987
phase_eta  =  0.782959918404
phi21  =  -0.2414406584
phi31  =  -1.0205092683
quartile31  =  0.2475
r21  =  0.130341995213
r31  =  0.179870035061
shapiro_w  =  0.996169149876
skewness  =  0.0424043788256
slope_per10  =  -0.0658987133467
slope_per90  =  0.0477846857287
stetson_k  =  0.815102948939
weighted_mean  =  11.9894189602
weighted_std  =  0.176226931841
