-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.32


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.255091991445
cusum  =  0.169976560752
eta  =  0.767343590714
hl_amp_ratio  =  1.12189661209
kurtosis  =  -1.18280746651
n_points  =  198
period  =  0.516684618007
period_SNR  =  32.561811611
period_log10FAP  =  -26.9547887596
period_uncertainty  =  0.000110080121953
phase_cusum  =  0.222361172598
phase_eta  =  0.208015843675
phi21  =  4.04222253685
phi31  =  5.2064275359
quartile31  =  0.3275
r21  =  0.263151030033
r31  =  0.122338929431
shapiro_w  =  0.954907119274
skewness  =  0.0525103536562
slope_per10  =  -0.157121292205
slope_per90  =  0.345057676917
stetson_k  =  0.859547384133
weighted_mean  =  14.5302241405
weighted_std  =  0.190151090359
