-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.335593355127
cusum  =  0.18003117369
eta  =  1.20731470927
hl_amp_ratio  =  0.647738591806
kurtosis  =  -0.101268356396
n_points  =  223
period  =  0.565325906912
period_SNR  =  25.8717285071
period_log10FAP  =  -16.0722457525
period_uncertainty  =  7.13075070518e-05
phase_cusum  =  0.283357955042
phase_eta  =  0.885347963817
phi21  =  3.83691907129
phi31  =  4.70624046951
quartile31  =  0.48
r21  =  0.420713153612
r31  =  0.315113667291
shapiro_w  =  0.990365147591
skewness  =  -0.154105882778
slope_per10  =  -0.0724119933616
slope_per90  =  0.0530022670676
stetson_k  =  0.742450730277
weighted_mean  =  18.6781719635
weighted_std  =  0.339470888411
