-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.434108146423
cusum  =  0.220665881606
eta  =  0.989591797551
hl_amp_ratio  =  0.658323160686
kurtosis  =  -0.575769813356
n_points  =  365
period  =  0.464566342576
period_SNR  =  39.5787842259
period_log10FAP  =  -31.7948349692
period_uncertainty  =  6.01957020399e-05
phase_cusum  =  0.394548640347
phase_eta  =  0.633187405878
phi21  =  0.728485282116
phi31  =  4.87491099106
quartile31  =  0.61
r21  =  0.529253883078
r31  =  0.285068391792
shapiro_w  =  0.985699117184
skewness  =  -0.14023003011
slope_per10  =  -0.0384115195759
slope_per90  =  0.0268607035041
stetson_k  =  0.719887959112
weighted_mean  =  19.1584855055
weighted_std  =  0.427331491049
