-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.310782218063
cusum  =  0.124984956791
eta  =  0.482945817861
hl_amp_ratio  =  0.611503904042
kurtosis  =  -0.59446664799
n_points  =  313
period  =  0.46673123571
period_SNR  =  35.8346989132
period_log10FAP  =  -37.6929717375
period_uncertainty  =  4.85066764447e-05
phase_cusum  =  0.212163723185
phase_eta  =  0.428225543268
phi21  =  -2.45990041545
phi31  =  -4.25193593035
quartile31  =  0.46
r21  =  0.355121543082
r31  =  0.226225256727
shapiro_w  =  0.947383165359
skewness  =  -0.541310602429
slope_per10  =  -0.0790041537661
slope_per90  =  0.239700006787
stetson_k  =  0.826201407346
weighted_mean  =  13.6631061018
weighted_std  =  0.293322031627
