-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.266311056496
cusum  =  0.0829267392181
eta  =  0.590340675898
hl_amp_ratio  =  0.470495134867
kurtosis  =  0.496772865616
n_points  =  538
period  =  0.51500275346
period_SNR  =  58.8447046552
period_log10FAP  =  -68.3465401147
period_uncertainty  =  6.9061143908e-05
phase_cusum  =  0.212384979815
phase_eta  =  0.465931725591
phi21  =  -2.533798035
phi31  =  -5.92199643517
quartile31  =  0.31
r21  =  0.333339841827
r31  =  0.0804743972704
shapiro_w  =  0.93947905302
skewness  =  -0.750814050439
slope_per10  =  -0.0584902816657
slope_per90  =  0.0516305299604
stetson_k  =  0.737665454288
weighted_mean  =  14.0394349282
weighted_std  =  0.216689257465
