-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.310698795509
cusum  =  0.1636913584
eta  =  0.702120044875
hl_amp_ratio  =  0.359562772946
kurtosis  =  -0.042815568807
n_points  =  92
period  =  1.47101050197
period_SNR  =  14.1100262872
period_log10FAP  =  -7.55080211725
period_uncertainty  =  0.000881599018366
phase_cusum  =  0.2746366221
phase_eta  =  0.401486661502
phi21  =  -2.39321530517
phi31  =  -3.98188373603
quartile31  =  0.25
r21  =  0.35268698743
r31  =  0.156737032966
shapiro_w  =  0.908312797546
skewness  =  -0.879620061901
slope_per10  =  -1.01680000313
slope_per90  =  1.03373251313
stetson_k  =  0.74885540399
weighted_mean  =  13.2594081318
weighted_std  =  0.175508113681
