-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.387504552549
cusum  =  0.100653274377
eta  =  0.511358445307
hl_amp_ratio  =  0.455262271938
kurtosis  =  -0.792227395925
n_points  =  286
period  =  0.562665017444
period_SNR  =  34.8192014013
period_log10FAP  =  -34.8723815457
period_uncertainty  =  9.08755461488e-05
phase_cusum  =  0.239372248361
phase_eta  =  0.0698785447543
phi21  =  -2.43865675445
phi31  =  -4.40051226629
quartile31  =  0.5
r21  =  0.531604899608
r31  =  0.331345606609
shapiro_w  =  0.908702015877
skewness  =  -0.645616959914
slope_per10  =  -0.0960463328229
slope_per90  =  0.217666678752
stetson_k  =  0.798233258732
weighted_mean  =  13.720622432
weighted_std  =  0.329262311465
