-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.216716531956
cusum  =  0.159884049035
eta  =  0.69902468048
hl_amp_ratio  =  1.16166740678
kurtosis  =  -1.40594651474
n_points  =  205
period  =  0.304733946818
period_SNR  =  36.7425442662
period_log10FAP  =  -32.4324023983
period_uncertainty  =  4.94074147464e-05
phase_cusum  =  0.283751700881
phase_eta  =  0.22921267592
phi21  =  1.7063762329
phi31  =  5.18968061698
quartile31  =  0.35
r21  =  0.220425897325
r31  =  0.0652672959277
shapiro_w  =  0.920491337776
skewness  =  -0.0157701284214
slope_per10  =  -0.0841828486349
slope_per90  =  0.124689221638
stetson_k  =  0.898535462877
weighted_mean  =  15.2551631843
weighted_std  =  0.174583625267
