-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.330148093861
cusum  =  0.27376255184
eta  =  0.463777009921
hl_amp_ratio  =  0.897394138538
kurtosis  =  -0.376973403891
n_points  =  409
period  =  0.579328441915
period_SNR  =  39.6081097133
period_log10FAP  =  -40.094672182
period_uncertainty  =  9.47296188087e-05
phase_cusum  =  0.210252247432
phase_eta  =  0.921579288023
phi21  =  -1.4849660739
phi31  =  -2.48384082399
quartile31  =  0.45
r21  =  0.256239200107
r31  =  0.210835279422
shapiro_w  =  0.989786505699
skewness  =  -0.225145082194
slope_per10  =  -0.0385133363307
slope_per90  =  0.0297793808995
stetson_k  =  0.818832163902
weighted_mean  =  12.2215192056
weighted_std  =  0.313315629312
