-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.428677107242
cusum  =  0.235227228277
eta  =  1.1270835409
hl_amp_ratio  =  0.755374745959
kurtosis  =  -0.955354282078
n_points  =  78
period  =  0.470998670699
period_SNR  =  19.2309026703
period_log10FAP  =  -5.88970125327
period_uncertainty  =  8.72004480702e-05
phase_cusum  =  0.306983763551
phase_eta  =  0.268518420257
phi21  =  4.24429842462
phi31  =  5.52071176712
quartile31  =  0.5625
r21  =  0.506422429796
r31  =  0.321707905609
shapiro_w  =  0.962057471275
skewness  =  -0.174264354833
slope_per10  =  -0.235981259224
slope_per90  =  0.375513081582
stetson_k  =  0.82845354797
weighted_mean  =  14.9309248845
weighted_std  =  0.350414315799
