-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.244012188138
cusum  =  0.10197089663
eta  =  0.533518566691
hl_amp_ratio  =  0.454537517442
kurtosis  =  -0.0939338908451
n_points  =  368
period  =  0.552696380694
period_SNR  =  45.0799428939
period_log10FAP  =  -48.0936299421
period_uncertainty  =  8.52873886376e-05
phase_cusum  =  0.235875306346
phase_eta  =  0.418928648404
phi21  =  -2.24506769627
phi31  =  -0.865227041898
quartile31  =  0.31
r21  =  0.380252256304
r31  =  0.195942416135
shapiro_w  =  0.93973493576
skewness  =  -0.748737333212
slope_per10  =  -0.0835474610828
slope_per90  =  0.18961708652
stetson_k  =  0.775262358946
weighted_mean  =  13.1655777073
weighted_std  =  0.220203224527
