-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.271363261197
cusum  =  0.135893732059
eta  =  0.517491510811
hl_amp_ratio  =  0.442683545308
kurtosis  =  -0.497894637785
n_points  =  344
period  =  0.561635404279
period_SNR  =  39.1014808469
period_log10FAP  =  -41.781757048
period_uncertainty  =  8.86307627992e-05
phase_cusum  =  0.255120464443
phase_eta  =  0.357566488809
phi21  =  -2.28898492028
phi31  =  -4.3547900318
quartile31  =  0.38
r21  =  0.492207734424
r31  =  0.27126462353
shapiro_w  =  0.921711146832
skewness  =  -0.727587295493
slope_per10  =  -0.123817145005
slope_per90  =  0.261776473212
stetson_k  =  0.75234889987
weighted_mean  =  14.1753130016
weighted_std  =  0.239878181468
