-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.37


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.175941987657
cusum  =  0.207543542725
eta  =  0.600492262481
hl_amp_ratio  =  0.367837758637
kurtosis  =  5.40090770936
n_points  =  249
period  =  0.333117921265
period_SNR  =  12.7065440661
period_log10FAP  =  -10.6861080317
period_uncertainty  =  3.01344192251e-05
phase_cusum  =  0.160672921008
phase_eta  =  1.21161521198
phi21  =  0.521193204777
phi31  =  1.41216216254
quartile31  =  0.2
r21  =  0.270518373276
r31  =  0.363397117493
shapiro_w  =  0.794935107231
skewness  =  -2.09360845126
slope_per10  =  -0.0411629129444
slope_per90  =  0.080671322359
stetson_k  =  0.613772982158
weighted_mean  =  10.8514457831
weighted_std  =  0.238686831826
